ser6-0.c7206carm-ca.net.tiscali.it (420)

fe0-0.c7206exatm-ca.net.tiscali.it (422) fe1-1-1.c7507dol1-ca.net.tiscali.it (425) ser6-1.c7206carm-ca.net.tiscali.it (421)

ge3-2.gsrca1-net.net.tiscali.it (427)

pos7-0.2.gsrca2-net.net.tiscali.it (429) pos7-0.3.gsrca2-net.net.tiscali.it (430)

ge3-0.gsrca1-net.net.tiscali.it (426)