ge-2-1.bi10.of.tiscali.de (387)

so-0-0-0.core0.of.tiscali.de (390)

217.175.255.158 (50) 217.175.255.169 (53) 62.27.72.65 (131) ge-2-2.bi7.of.tiscali.de (388)

212.172.97.1 (21) 195.185.187.219 (80) ge-1-2-0.core0.of.tiscali.de (389)

so-1-0-0.core1.of.tiscali.de (391)

62.144.159.1 (3) 217.175.230.1 (8) 217.175.231.1 (9) 212.172.242.1 (11) 62.27.27.1 (13) 212.172.54.1 (17) 217.175.255.225 (83) fe-0-0.dr15.tiscali.de (333) bi7.of.tiscali.de (385) routeserver0.of.tiscali.de (386)