fe0-0.c7206-rm.net.tiscali.it (416)

pos7-0.2.gsrrm1-net.net.tiscali.it (438)

pos7-0.3.gsrrm1-net.net.tiscali.it (439)

fe0-0-0.nas-rm-2.net.tiscali.it (455) fe0-0-0.nas-rm-4.net.tiscali.it (457) fe2-1-0.c7505-rm.net.tiscali.it (424)

fe0-0-0.nas-cs-1.net.tiscali.it (445) fe0-0-0.nas-rm-3.net.tiscali.it (456)

fe0-0-0.nas-rm-1.net.tiscali.it (454)