(976)

so-3-0-0.mp1.frankfurt1 (1553) so-2-0-0.mp2.frankfurt1 (1554)

(1028) (1030) (1056) (1286)

195.122.136.13 195.122.136.45 loopback0.core1.frankfurt1 (55)

loopback0.mae1.frankfurt1 (1550)

so-3-0-0.mp2.frankfurt1 (1555) fastethernet1-0-0.mae1 (1674) ge-7-0-0-11.mp1.frankfurt1 (1551) so-1-0-0.mp1.frankfurt1 (1552)

(505) (1089)