r1.ppphyd.vsnl.net.in hyd-bom-ii.chn.vsnl.net.in hyd-bm-2mb.ppphyd.vsnl.net.in hyd-ms-2mb.ppphyd.vsnl.net.in 203.199.90.233 (262)